en	warning
uk	Застереження

en	timesheet.stop.success
uk	Запис часу було зупинено

en	timesheet.stop.error
uk	Запис часу зупинити не вдалося

en	timesheet.start.success
uk	Розпочато запис часу

en	timesheet.start.error
uk	Запис часу розпочати не вдалося

en	The limit of active time records has been reached. Please stop at least one running time measurement first.
uk	Досягнуто ліміту активних записів часу. Зупиніть, будь ласка, спочатку принаймні один запис.

en	timesheet.locked.warning
uk	Ви редагуєте експортований запис

en	action.update.success
uk	Зміни збережені

en	action.update.error
uk	Зміни зберегти не вдалося: %reason%

en	action.delete.success
uk	Запис був видалений

en	action.delete.error
uk	Запис видалити не вдалося: %reason%

en	invoice.first_template
uk	Створіть, будь ласка, для початку шаблон рахунку

en	action.upload.error
uk	Файл завантажити або зберегти не вдалося: %reason%

en	action.csrf.error
uk	Дію виконати не вдалося: недійсний токен безпеки.